%&LaTeX
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{textcomp}

\begin{document}

\begin{thebibliography}{1}

\bibitem{Wodzinski2006} Wodzi{\'n}ski Marcin, \textit{State Policy and Hasidic Expansion: The Case of W{\l}oc{\l}awek}, "Jewish Studies at the Central European University", t. 5 (2006), s. 171--185.

\end{thebibliography}

\end{document}

